Title: PRIMER PARCIAL
Course: Test2

Q: ¿Para la instalación de pisos cerámicos en espacios residenciales, comerciales e institucionales que materiales se utilizan?
- Color mineral, Mortero 1:4, ladrillos 10x20x40 cms
- Cerámica, Mortero 1:4, lechada cemento
- Llana dentada, Martillo de goma, Cortadora
- Concreto simple, Mortero 1:4, Cerámica
A: Cerámica, Mortero 1:4, lechada cemento

Q: ¿Cuántos metros cuadrados de piso cerámica 40x40 cms, se deben instalar en una habitación de 3,50 x 3,20 mts?
- 16,00
- 70,00
- 11,20
- 76,20
A: 11,20

Q: ¿Cuántas unidades de bloque abuzardado de 10x20x40 cms se requieren para construir un metro cuadrado de pared con un espesor de 10 cms?
- 13,50
- 18,50
- 16,00
- 12,50
A: 12,50

Q: ¿Cuál de los siguientes acabados de pisos es diferente a los demás?:
- Adoquín
- Concreto
- Porcelanato
- Gravilla
A: Porcelanato

Q: Los vidrio block son un acabado que se caracterizan por ser un hormigón traslucido de fácil instalación que puede ser utilizados en
- Andenes
- Muros
- Vías
- Jardineras
A: Muros